足球比赛押球app

返回首页 EN 院长信箱 书记信箱
返回首页
学院动态
    学院动态
    您的位置: Home > 学院动态 > 正文

    足球比赛押球app:护理学院召开修订硕士研究生培养方案bwi437必赢意见征求会

    来源: 发布时间:2025年07月04日 17:42点击: 次

    为进一步规范和加强硕士研究生培养管理,切实提高研究生培养质量,7月4日上午10时,学院在知行楼1111会议室召开硕士研究生培养方案修订bwi437必赢意见征求会。会议由朱亚飞副院长主持,研究生管理办公室樊婷、白亚茹及全体硕士研究生参加会议。

    会上,朱亚飞就本次培养方案修订的重要意义向同学们作了说明,樊婷重点围绕培养目标及要求、学科专业、课程设置及考核、必修环节、学术成果要求等方面的修订情况进行了详细讲解。同学们积极发言表达自己的想法,针对课程内容和课程考核方式、课程师资、开题和中期答辩、学术成果要求等方面提出了意见和建议,希望更新课程内容、优化课程考核方式、提升授课教师水平、实施院外专家开题和中期指导,助力研究生培养质量提升。与会老师积极回应同学们关切问题,现场交流探讨气氛活跃。

    此次意见征求会为学院进一步修改完善研究生培养方案提供了重要参考,体现了学院“以bwi437必赢为中心、以质量为导向”的ob体育app官网下载理念。相信在师生的共同努力下,学院硕士研究生培养体系将更加完善。


    地址:宁夏银川兴庆区胜利街1160号 护理学院电话:0951-6880521

    版权所有 宁夏医科大学护理学院

    校内足球比赛押球app
    887700线路检测首页 教务处 科学技术处 bwi437必赢工作部(bwi437必赢处)
    校外足球比赛押球app
    中华人民共和国ob体育app官网下载部政府门... 中华人民共和国国家卫生健康... 宁夏ob体育app官网下载厅

    微信二维码

    足球比赛押球app-IOS/Android软件应用平台-驱动中国